Title: Frage 4

Q: Eine junge Frau mit einem normalen arteriellen Blutdruck und einer Körpergrösse von 170 cm steht mit senkrecht erhobenem Arm.Der mittlere Druck in der Arteria radialis in Höhe des Handgelenks des erhobenen Arms liegt dann am wahrscheinlichsten in welchem der folgenden Bereiche?
- A¤ < 10 mmHg
- B¤ 30-50 mmHg (correct) (if not chosen: 3)
- C¤ 70-90 mmHg
- D¤ 110-130 mmHg
- E¤ Wenn die [latex]\text{CO}_2[/latex] - Produktion konstant bleibt, und sich die alveoläre Ventilation verdreifacht, wieviel Prozent des Ursprungswertes wird der alveoläre [latex]\text{P}_{\text{CO}_{2}}[/latex] unter Gleichgewichtsbedingungen (steady state) haben?