Title: Atmungs-System | West | Kapitel 1

Q: Bezüglich der Blut - Luft - Schranke der menschlichen Lunge gilt:
- A) Der dünnste Teil der Blut - Luft - Schranke ist etwa 3 mm dick.
- B) Die Gesamtfläche der Blut - Luft - Schranke misst etwa einen Quadratmeter.
- C) Etwa 10% der Fläche der Alveolarwand ist mit Kapillaren besetzt.
- D) Wenn der Druck in den Kapillare auf unphysiologische Werte ansteigt, kann die Blut - Luft - Schranke beschädigt werden. (correct) (D ist richtig. Die Kapillarwände sind so dünn, dass sie bei unphysiologisch grossem Druck beschädigt werden können und Blut oder Plasma in die Alveolen austritt. Diese Gegebenheit nennt mann Stressversagen. Die anderen Antworten sind falsch, da die dünnste Stelle der Blut - Luft - Schranke etwa 0.3 μm dick ist, die Totalfläche grösser ist als 50 Quadratmeter, fast die gesamte Fläche der Alveolarwand mit Kapillaren bedeckt ist und Sauerstoff die Schranke durch passive Diffusion durchquert.)
- E) Sauerstoff passiert die Blut - Luft - Schranke mittels aktivem Transport.

Q: Wenn sich Sauerstoff durch die Blut - Luft - Schranke von den Alveolen zum Hämoglobin der roten Blutkörperchen bewegt, werden die folgenden Schichten in welcher Reihenfolge durchquert:
- A) Epithelzellen, Surfactant, Interstitium, Endothelzellen, Plasma, Zellmembran von roten Blutkörperchen.
- B) Surfactant, Epithelzelle, Interstitium, Endothelzelle, Plasma, Zellmembran von roten Blutkörperchen. (correct) (B ist richtig. Vergleiche Abbildung 6.1.)
- C) Surfactant, Endothelzelle, Interstitium, Epithelzelle, Plasma, Zellmembran von roten Blutkörperchen.
- D) Epithelzelle, Interstitium, Endothelzelle, Plasma, Zellmembran von roten Blutkörperchen.
- E) Surfactant, Epithelzelle, Interstitium, Endothelzelle, Zellmembran von roten Blutkörperchen.

Q: Wie gross ist der alveoläre, end-inspiratorische PO_2 eines Bergsteigers auf dem Gipfel des Mt. Everest bei angenommenem Luftdruck von 247 mmHg?
- A) 32 mmHg
- B) 42 mmHg (correct) (B ist richtig. Die Berechnung ist 0.2093 * (247 - 47).)
- C) 52 mmHg
- D) 62 mmHg
- E) 72 mmHg

Q: Für einen 1.70m grossen, 32-jährigen Mann mit einer Lungengrösse von 6.5 L stimmt folgende Aussage bezüglich seiner Lunge:
- A) Das Volumen der Luft leitenden Atemwegen beträgt ungefähr 50 ml.
- B) Das Luftvolumen in der Lunge nach einer passiven Ausatmung in Ruhe beträgt ungefähr 5 L.
- C) Eine respiratorische Bronchiole kann von einer Terminalbronchiole unterschieden werden, da Letztere über Alveolen in ihrer Wand verfügt.
- D) Im Durchschnitt teilen sich die luftleitenden Atemwege drei Mal auf, bevor man auf die ersten Alveolen in der Wand trifft.
- E) Der Gasfluss geschieht in den Alveolargängen hauptsächlich mittels Diffusion und nicht mittels Konvektion. (correct) (E ist richtig. Die kombinierte Fläche der Alveolen ist so gross, dass Gasdiffusion die Hauptmethode für den Transport ist, nicht Konvektion. Die anderen Antworten sind falsch. Das Volumen der Luft leitenden Atemwege ist etwa 150 ml, das Volumen der Lunge bei FRC ist etwa 3.2 Liter, die respiratorischen Bronchiolen aber nicht die terminalen Bronchiolen haben Alveolen in den Wänden, und es sind ca. 16 Aufteilungen der Luft leitenden Atemwege, bis die ersten Alveolen anzutreffen ist.)