Title: Atmungs-System Patho | West | Kapitel 3 (Lungenfunktionstests)

Q: Alle der folgenden Punkte zur funktionellen Residualkapazität sind wahr, ausser:
- A) Sie kann mittels Heliumverdünnung gemessen werden.
- B) Sie kann mittels Ganzkörperplethysmographie gemessen werden.
- C) Sie ist während eines Asthmaanfalls erhöht.
- D) Sie ist bestimmt durch eine Balance zwischen der elastischen Retraktionl der Lunge und der Brustwand.
- E) Sie sinkt mit steigendem Alter. (correct)

Q: Alle der folgenden Faktoren tragen zu erhöhtem Atemwegswiderstand in einem Patienten mit Asthma bei, ausser:
- A) vergrössertes Lungenvolumen (correct)
- B) Kontraktion der Bronchialmuskulatur
- C) Ödeme in den Atemwegswänden
- D) Abnormale Sekretion in den Atemwegen
- E) Hypertrophie der Mucusdrüsen in den Atemwegen

Q: Während eines Belastungstests in einem Patienten mit Mitralstenose wurde ermittelt, dass der respiratorische Austauschquotient bereits bei geringer Belastung schnell über 1 gestiegen ist. Ein möglicher Grund ist:
- A) ein abnormal hohes Level an Laktat im Blut (correct)
- B) eine abnormal hohe Ventilation
- C) ein abnormal hoher Cardiac Output
- D) eine erhöhte Lungen-Compliance
- E) eine reduzierte Diffusionskapazität der Lunge

Q: In der aufrechten menschlichen Lunge ist welcher Wert im Apex grösser als an der Basis?
- A) Blutfluss
- B) Ventilation
- C) Alveolärer PCO_2
- D) Alveolengrösse (correct)
- E) Kapillärer Blutfluss

Q: Was steigt prozentual gesehen am meisten bei maximaler körperlicher Belastung im Vergleich zu Ruhe?
- A) PO_2 von gemischt-venösem Blut
- B) Alveoläre Ventilation (correct)
- C) Atemzugvolumen
- D) Herzfrequenz
- E) Cardiac Output