Title: Atmungs-System Patho | West | Kapitel 10 (Mechanische Ventilation)

Q: Folgende Punkte zur Tracheotomie sind wahr, ausser:
- A) Der Schlauch vereinfacht das Entfernen von Sekret mittels Absaugen.
- B) Er stellt einen Eingang für mechanische Ventilation dar.
- C) Er kann eine Region von oberer Atemwegsobstruktion umgehen.
- D) Die Manschette kann die Atemwegswand beschädigen.
- E) Es erhöht den anatomischen Totraum. (correct)

Q: Folgendes zu konstanten Volumen Ventilatoren stimmt, ausser:
- A) Sie bieten ein nahezu konstantes Tidalvolumen, auch wenn die Lungencompliance fällt.
- B) Die Atemfrequenz kann geändert werden.
- C) Das Verhältnis von Zeit für Einatmen und Ausatmen kann verändert werden.
- D) Sie sind normalerweise klein und tragbar. (correct)
- E) Es benötigt Strom.

Q: Bei der Behandlung eines Patienten mit ARDS mittels mechanischer Ventilation resultiert die Addition von PEEP normalerweise in folgendem, ausser:
- A) Erhöhter arterieller PO_2.
- B) Erhöhte FRC.
- C) Reduzierter Shunt.
- D) Erhöhter physiologischer Totraum.
- E) Tendenz, den venösen Rücklauf in den Thorax zu reduzieren. (correct)

Q: Ein Patient mit gelähmter Atemmuskulatur aber normalen Lungen wird mit mechanischer Ventilation beatmet. In diesem Patienten kann der arterielle PCO_2 reduziert werden, ohne die totale Ventilation zu verändern, durch:
- A) Reduktion der FRC.
- B) Erhöhung des Tidalvolumens. (correct)
- C) Erhöhung der Atmungsfrequenz.
- D) Reduktion des Widerstandes in den Atemwegen.
- E) Sauerstoff dem inspirierten Gas hinzufügen.

Q: Gefahren bei mechanischer Ventilation beinhalten folgende, ausser:
- A) Pneumothorax
- B) Interstitielles Emphysem
- C) Pulmonale Infektion
- D) Herzarrhythmie
- E) Anämie (correct)