Title: Atmungs-System Patho | West | Kapitel 1 (Ventilation)

Q: Welche der folgenden Aussagen über die Einsekundenkapazität sind falsch?
- A) Der Test ist einfach durchzuführen.
- B) Sie kann benutzt werden, um die Wirksamkeit eines Bronchodilatators zu messen.
- C) Sie ist durch dynamische Kompression der Atemwege reduziert.
- D) Sie ist reduziert in Patienten mit COPD aber nicht mit Lungenfibrose. (correct)
- E) Sie ist reduziert in Patienten mit Kyphoskoliose.

Q: Die maximale Flussrate ist bei den meisten forcierten Exspirationen limitiert durch:
- A) Turbulenzen in der Trachea
- B) Aktivität des Zwerchfells
- C) Kontraktion von Interkostalmuskeln
- D) Kraft der Abdominalmuskeln
- E) Kompression der Atemwege (correct)

Q: Alle der folgenden Punkte können das FEV_1 in einem Patienten mit COPD senken, ausser:
- A) Exzessive Sekretion in den Atemwegen
- B) Reduktion der Anzahl an kleinen Atemwegen
- C) Verlust des radialen Zugs in den Atemwegen
- D) Verlust der elastischen Retraktion der Lunge
- E) Hypertrophie des Zwerchfells (correct)

Q: FEV_1 und FVC werden in einem Patienten mit interstitieller Lungenfibrose gemesssen. Alle folgende Punkte sind wahrscheinlich sichtbar, ausser:
- A) ein reduziertes FEV_1
- B) ein reduzierte FVC
- C) ein reduziertes FEV_1/FVC (correct)
- D) eine erhöhte exspiratorische Flussrate in Bezug auf die Lunge
- E) eine hohe Flussrate am Anfang der Exspiration

Q: Die Fluss-Volumen-Kurve der Inspiration ist am nützlichsten zur:
- A) Detektion von fixierter Obstruktion der oberen Atemwege (correct)
- B) Messung der Antwort auf die Inhalation eines Bronchodilatators
- C) Differenzierung zwischen chronischer Bronchitis und Emphysem
- D) Detektion des Widerstands in kleinen peripheren Atemwegen
- E) Detektion von Zwerchfellermüdung

Q: Alle der folgenden Aussagen über den Single-Breath-Stickstoff-Test sind wahr, ausser:
- A) Er gibt Information über das Ausmass von ungleichmässiger Ventilation.
- B) Die Steigung der Phase 3 ist bei chronischer Bronchitis erhöht.
- C) In Phase 3 entleeren sich schlecht belüftete Einheiten zuletzt.
- D) Das zuletzt ausgeatmete Gas kommt vom Apex der Lunge.
- E) Die exspiratorische Flussrate sollte so schnell wie hoch sein. (correct)

Q: Alle diese Aussagen über das Schliessvolumen (closing volume), gemessen mittels Single-Breath-Stickstoff-Test, sind wahr, ausser:
- A) Es steigt normalerweise mit dem Alter.
- B) Es ist nicht sehr reproduzierbar.
- C) Es wird durch die kleinen, periphere Atemwege beeinflusst.
- D) Es ist am informativsten in Patienten mit schwerwiegender Lungenerkrankung. (correct)
- E) Es ist oft sensitiv für leichte/kleine Atemwegserkrankungen.