Title: Atmungs-System | West | Kapitel 2

Q: Welche der folgenden Variablen kann NICHT mit einem Spirometer und/oder Stoppuhr gemessen werden?
- A) Atemzugvolumen
- B) Funktionelle Residualkapazität (correct) (B ist richtig. Die FRC beinhaltet das Residualvolumen, welches mit einfacher Spirometrie nicht gemessen werden kann.)
- C) Vitalkapazität
- D) Minutenventilation
- E) Atemfrequenz

Q: Welche der folgenden Aussagen zu den Lungenazini einer stehenden Person ist korrekt?
- A) Weniger als 90% der Sauerstoffaufnahme geschieht in den Azini.
- B) Die prozentuelle Veränderung im Volumen der Azini ist weniger als das der gesamten Lunge während dem Einatmen.
- C) Das Volumen der Azini beträgt bei funktioneller Residualkapazität (FRC) weniger als 75% der FRC.
- D) Jeder Azinus wird durch eine Terminalbronchiole versorgt . (correct) (D ist richtig. Ein Azinus ist der Abschnitt der Lunge, der von einer terminalen Bronchiole versorgt wird. Die andern Antworten sind falsch, weil der gesamte Gasaustausch in den Azini erfolgt, weil die Volumenänderung der Lunge aufgrund der anatomischen Struktur hauptsächlich in den Azini geschieht, weil das Volumen der Azini bei FRC > 95% der FRC ausmacht, und weil die Ventilation der Azini an der Lungen-Basis grösser ist als im Lungen-Apex bei einer stehenden Person.)
- E) Die Ventilation der Azini an der Lungen-Basis tiefer als im Lungen – Apex.

Q: Bei einer FRC-Messung mittels Helium-Verdünnungs-Methode beträgt die Anfangs-Helium-Konzentration im mit 5L Gasgemisch gefüllten Spirometer 10%, die End-Helium-Konzentration beträgt 6%. Wie gross ist die FRC dieser Person?
- A) 2.5
- B) 3.0
- C) 3.3 (correct) (C ist richtig. Das Heliumvolumen bleibt konstant, ist jedoch am Anfang nur im 5L-Spirometer vorhanden, am Schluss jedoch gleichmässig verteilt auf Spirometervolumen + FRC, d.h. 5L x 0.1 = (5+FRC)L x 0.06, woraus folgt: FRC = 0.5/0.06 – 5 L = 3.3L .)
- D) 3.8
- E) 5.0

Q: Ein Patient sitzt im Bodyplethysmographen und versucht, gegen seine geschlossene Glottis maximal auszuatmen. Welche Kombination von Veränderungen ist korrekt?

      Atemwegsdruck           Lungenvolumen           Box – Druck           Box – Volumen

A:            ↓                                        ↑                                 ↑                              ↓

B:            ↓                                        ↑                                 ↓                              ↑

C:            ↑                                        ↓                                 ↑                              ↓

D:            ↑                                        ↓                                 ↓                              ↑

E:            ↑                                        ↑                                 ↓                              ↓
- A) Zeile A
- B) Zeile B
- C) Zeile C
- D) Zeile D (correct) (D ist richtig. Beim Ausatmungsversuch komprimiert der Patient seine Luft in der Lunge, dadurch steigt der Atemwegsdruck und das Lungenvolumen nimmt ab, weshalb das Gasvolumen in der Box um denselben Betrag ansteigt und entsprechend der Druck in der Box sinkt.)
- E) Zeile E

Q: Wenn die CO_2 – Produktion konstant bleibt, und sich die alveoläre Ventilation verdreifacht, wieviel Prozent des Ursprungswertes wird der alveoläre PCO_2 unter Gleichgewichtsbedingungen (steady state) haben?
- A) 25
- B) 33 (correct) (B ist korrekt. Die alveoläre Gasgleichung besagt, dass VA = (VCO_2/PACO_2)xK, das heisst, dass bei konstantem VCO_2 und verdreifachtem VA, PACO_2 noch ein Drittel seines Ausgangswertes beträgt, da 3 VA = (VCO_2 / (ursprungs-PACO_2 / 3)) x K .)
- C) 50
- D) 100
- E) 300

Q: Bei einer Messung des physiologischen Totraums mit der Bohr–Methode sind das alveoläre und das gemischt–exspiratorische PCO_2 40 und 30 mm Hg. Was ist das Verhältnis von Totraum zu Atemzugvolumen?
- A) 0.20
- B) 0.25 (correct) (B ist korrekt. Die Gleichung besagt VD/VT = (P_ACO_2-P_ECO_2)/P_ACO_2, also ist VD/VT = (40-30)/40 = 0.25.)
- C) 0.30
- D) 0.35
- E) 0.40