Title: Pendeltisch

Trägheitsmoment
Füllen Sie die Lücken entsprechend aus.

Q: Das Trägheitsmoment bezüglich einer Achse ist ein Mass für den [...], den ein Körper einer [...] seiner Drehbewegung um eben diese Achse entgegensetzt.
A: Widerstand; Änderung

Messgrösse
Q: Anhand welcher Messgrösse lässt sich das Trägheitsmoment mittels eines Pendeltisch bestimmen?
- Periodendauer (correct)
- Pendellänge
- Zeit bis zum Stillstand
- Anzahl Pendelbewegungen

Choose the correct statement.