Title: Ganggeschwindigkeit normaler Gang

langsamer vs. schneller Gang
Q: Wodurch lässt sich ein schneller von einem langsamen Gang unterscheiden?
- kleinere maximale vertikale Bodenreaktionskraft
- grössere und ausgeprägtere Hochentlastung (correct)
- längere Kontaktzeit während der Standphase
- grössere Schrittfrequenz (correct)

Choose the correct statement.