Title: Impulserhaltung beim Stoss

Gesamtimpuls
Q: Nach dem Zusammenstoss zweier Körper erhöht sich der Gesamtimpuls.
- falsch (correct)
- richtig

elastischer Stoss
Q: Bei einem elastischen Stoss geht kinetische Energie verloren.
- falsch (correct)
- richtig

inelastischer Stoss
Q: Bei einem inelastischen Stoss geht kinetische Energie verloren.
- richtig (correct)
- falsch

Choose the correct statement.