Title: Residenzzeit Ozean

Q: Wie lange ist die durchschnittliche Residenzzeit von Wasser im Ozean?
- ca. 3000 Jahre (correct)
- ca. 1000 Jahre
- ca. 10'000 Jahre
- ca. 50'000 Jahre