Title: Test H5P Content

Q: Warum ging der Mühler früher niemals mit Kerzenlicht in die Mühle?
- Die Kerze konnte zur Explosion der Mühle führen. (correct)
- Er brauchte keine Kerze, weil Mehl im Dunklen leuchtet.